X-Git-Url: https://git.ladys.computer/OldStandard/blobdiff_plain/31db4f847ccd866972a51ffe83c9d4cd6db29937..88c3f11ca623f29ea410956ad718d739d24fe851:/oldstandard.tex?ds=sidebyside

diff --git a/oldstandard.tex b/oldstandard.tex
index 71cdb70..4356e01 100644
--- a/oldstandard.tex
+++ b/oldstandard.tex
@@ -82,8 +82,8 @@
 
 \usepackage[toc]{multitoc}
 
-\edef\pkgver{2.4a}
-\edef\pkgdate{2019/07/25}
+\edef\pkgver{2.5}
+\edef\pkgdate{2020/01/25}
 \title{\mdseries\tcbox[colframe=black, enhanced, tikznode, drop
   lifted shadow, colback=white, boxrule=.25mm]%
   {\textsc{Old Standard}\\
