X-Git-Url: https://git.ladys.computer/OldStandard/blobdiff_plain/763326429486c89d9519d1c1e01de1e8dfe6a6a6..6969804a77f2f25ea4fcc2e312ea50c8166916ea:/oldstandard.tex?ds=inline

diff --git a/oldstandard.tex b/oldstandard.tex
index 3b994a4..b18215b 100644
--- a/oldstandard.tex
+++ b/oldstandard.tex
@@ -88,8 +88,8 @@
 
 \usepackage[toc]{multitoc}
 
-\edef\pkgver{2.7}
-\edef\pkgdate{2023/12/15}
+\edef\pkgver{2.7a}
+\edef\pkgdate{2023/12/21}
 \title{\mdseries\tcbox[colframe=black, enhanced, tikznode, drop
   lifted shadow, colback=white, boxrule=.25mm]%
   {\textsc{Old Standard}\\
