X-Git-Url: https://git.ladys.computer/OldStandard/blobdiff_plain/93b37bbde86f8728e8ff23e55017719d89dc10b5..31db4f847ccd866972a51ffe83c9d4cd6db29937:/oldstandard.tex

diff --git a/oldstandard.tex b/oldstandard.tex
index 4a73599..71cdb70 100644
--- a/oldstandard.tex
+++ b/oldstandard.tex
@@ -32,7 +32,8 @@
 
 \babelfont{rm}{Old Standard}
 \babelfont[greek]{rm}[RawFeature={+ss05;+ss06}]{Old Standard}
-\babelfont{tt}{UMTypewriter}
+\babelfont{sf}{NewComputerModern Sans}
+\babelfont{tt}{NewComputerModern Mono}
 
 \newlength\defaultparindent
 \setlength\defaultparindent{\parindent}
