X-Git-Url: https://git.ladys.computer/OldStandard/blobdiff_plain/9ab9e5ce6512e2b74fa0cae5ffedcdc5e93602b4..88538f6586a9e501b76d7024ad6f7ea0e7a97b0d:/oldstandard.tex?ds=sidebyside

diff --git a/oldstandard.tex b/oldstandard.tex
index a276467..6334d20 100644
--- a/oldstandard.tex
+++ b/oldstandard.tex
@@ -87,7 +87,7 @@
 \usepackage[toc]{multitoc}
 
 \edef\pkgver{2.6}
-\edef\pkgdate{2020/12/17}
+\edef\pkgdate{2020/12/18}
 \title{\mdseries\tcbox[colframe=black, enhanced, tikznode, drop
   lifted shadow, colback=white, boxrule=.25mm]%
   {\textsc{Old Standard}\\
