X-Git-Url: https://git.ladys.computer/OldStandard/blobdiff_plain/9ab9e5ce6512e2b74fa0cae5ffedcdc5e93602b4..daabc3fdd9332dc5a5a0f644ffc418716ca6b7a9:/oldstandard.tex

diff --git a/oldstandard.tex b/oldstandard.tex
index a276467..e44cd65 100644
--- a/oldstandard.tex
+++ b/oldstandard.tex
@@ -31,13 +31,12 @@
 \end{filecontents*}
 \documentclass[letterpaper]{article}
 \usepackage{fontspec}
+\usepackage[default]{fontsetup}
 \usepackage[greek.ancient,english]{babel}
 \babeltags{grc = greek}
 
 \babelfont{rm}{Old Standard}
 \babelfont[greek]{rm}[RawFeature={+ss05;+ss06}]{Old Standard}
-\babelfont{sf}{NewComputerModern Sans}
-\babelfont{tt}{NewComputerModern Mono}
 
 \newlength\defaultparindent
 \setlength\defaultparindent{\parindent}
@@ -87,7 +86,7 @@
 \usepackage[toc]{multitoc}
 
 \edef\pkgver{2.6}
-\edef\pkgdate{2020/12/17}
+\edef\pkgdate{2020/12/18}
 \title{\mdseries\tcbox[colframe=black, enhanced, tikznode, drop
   lifted shadow, colback=white, boxrule=.25mm]%
   {\textsc{Old Standard}\\
