X-Git-Url: https://git.ladys.computer/OldStandard/blobdiff_plain/e00bf149999ee6fb7c6708243559e64412d79a07..31db4f847ccd866972a51ffe83c9d4cd6db29937:/oldstandard.tex?ds=sidebyside

diff --git a/oldstandard.tex b/oldstandard.tex
index 9fe0163..71cdb70 100644
--- a/oldstandard.tex
+++ b/oldstandard.tex
@@ -26,15 +26,14 @@
 }
 \end{filecontents*}
 \documentclass[letterpaper]{article}
-\usepackage[no-math]{fontspec}
 \usepackage{fontspec}
 \usepackage[greek.ancient,english]{babel}
 \babeltags{grc = greek}
 
 \babelfont{rm}{Old Standard}
 \babelfont[greek]{rm}[RawFeature={+ss05;+ss06}]{Old Standard}
-
-\babelfont{tt}{CMU Typewriter Text}
+\babelfont{sf}{NewComputerModern Sans}
+\babelfont{tt}{NewComputerModern Mono}
 
 \newlength\defaultparindent
 \setlength\defaultparindent{\parindent}
@@ -328,7 +327,7 @@ example that follows:---
       ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.
     \end{center}
     
-    \textbf{1.} ῎Ανθρακες θερινοὶ ἐν Κραννῶνι· ὗεν ἐν καύμασιν ὕδατι
+    \textbf{1.} Ἄνθρακες θερινοὶ ἐν Κραννῶνι· ὗεν ἐν καύμασιν ὕδατι
     λάβρῳ δι’ ὅλου καὶ ἐγίνετο μᾶλλον νότῳ, [καὶ] ὑπογίνονται μὲν ἐν
     τῷ δέρματι ἰχῶρες· ἐγκαταλαμβανόμενοι δέ, θερμαίνονται, καὶ
     κνησμὸν ἐμποιέουσιν· εἶτα φλυκταινίδες ὥσπερ πυρίκαυστοι
